# -*- mode: mak -*-
###############################################################################
# File:         MOSCF.DEF
# Contents:     MOSCF(ColdFire) platform defines
###############################################################################
#
#   Specify MOS_MRI toolset specific values for MOS under the MRI Coldfire
#   compiler
#
mri_compiler_flags  = -p5200 -mac -mdiv -Mcp -Md5 -KhA5 -Ml -Ku -Gf -Wa,-fNOPCR -nQ -Xp -zc -nze -v -Feo 

#
